)^2c

(GeV/ γγM 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Counts

0 5 10 15 20 25 30 35 40 ALICE performance = 8 TeV s pp, PHOS-L0 trigger PHOS

< 26.0 GeV/c T : 22.0 GeV/c < p 0π Raw real events Mixed event + remain. BG BG subtracted Fit